NAME            DFServer
DESCRIPTION     'Drop File Server Sample Application'
STUB            'WinStub.exe'
EXETYPE         WINDOWS
DATA            MOVEABLE MULTIPLE PRELOAD
CODE            MOVEABLE DISCARDABLE PRELOAD
HEAPSIZE        2048
STACKSIZE       20000

